Copyright: Copyright  2006 Autodesk, Inc. CADMgr.hlp   Friday, April 14, 2006 15:49:54


Контекстная справка по Autodesk Product Manager


Служит для задания имени набора параметров поиска. Если имя не введено, поиску автоматически присваиваются имена Search 1, Search 2, и т.д.


Служит для вывода списка групп продуктов, поиск которых выполняется. Для отображения списка всех продуктов в группе нажмите кнопку мыши на знаке плюс слева от имени группы.


Служит для отображения списка компьютеров сети, доступных в текущий момент. Доступным является компьютер, зарегистрированный в сети в текущий момент, или компьютер, который запущен и находится в стадии регистрации или заблокирован. (Компьютер, работающий под управлением Microsoft Windows 95 или 98, должен быть зарегистрирован в сети.)


Служит для вывода списка компьютеров, на которых должен выполняться поиск. Для добавления компьютера по имени нажмите правую кнопку мыши в списке "Поиск на компьютерах:" и выберите "Ввести имя компьютера" в контекстном меню. Введите имя компьютера в новом окошке в списке и нажмите клавишу ENTER. Можно ввести имя домена в следующем формате: domainname\\.


Служит для добавления компьютера, сети или домена, выбранного в списке "Доступные компьютеры сети", к списку "Поиск на компьютерах:". Можно также нажать правую кнопку мыши в списке " Доступные компьютеры сети" и выбрать "Включить в набор параметров" в контекстном меню.


Служит для удаления из поиска компьютера, сети или домена, выбранного в списке "Поиск на компьютерах:". Можно также нажать правую кнопку мыши в списке "Поиск на компьютерах:" и выбрать "Удалить из поиска" в контекстном меню.


Служит для вывода списка сохраненных наборов параметров поиска.


Служит для копирования выбранного поиска и добавления его к списку под именем, образованным посредством добавления Копия к имени поиска. Если делается несколько копий, к имени добавляется еще и число, например Копия Базовый 1.


Выбранный набор параметров поиска помещается в окошко для ввода нового имени.


Служит для удаления выбранного набора параметров поиска.


Служит для закрытия диалогового окна "Изменение набора параметров" и открытия диалогового окна "Набор параметров поиска", в котором вносятся изменения в выбранный набор параметров поиска.


Служит для управления способом выполнения поиска и отображения результатов; предусмотрено также управление отображением панелей инструментов и сообщений.


Выполняется однократный поиск на компьютерах, перечисленных в наборе параметров поиска.


Служит для выполнения поиска на компьютерах, которые были недоступны для обследования; процедура поиска выполняется указанное число раз или до тех пор, пока все компьютеры из набора параметров поиска не будут обследованы.


Служит для управления столбцами, отображаемыми в результатах поиска.


Служит для перемещения имени столбца, выбранного в списке "Столбцы таблицы:", на одну позицию вверх.


Служит для перемещения имени столбца, выбранного в списке "Столбцы таблицы:", на одну позицию вниз.


Служит для отображения только результатов поиска на компьютерах, отвечающих критериям поиска.


Служит для управления отображением кнопок панели инструментов. При выборе этого режима имя кнопки панели инструментов отображается рядом с ее значком. Если этот режим не выбран, отображается только значок кнопки.


Служит для восстановления отображения отключенных сообщений.